\begin{wraptable}[9]{r}[5mm]{50mm}
 \caption{単位の次元}
 \label{table:unit}
 \centering
 \begin{tabular}{lrrrr}
  \hline
  物理量 & \multicolumn{4}{c}{SI単位} \\
  & 
  \multicolumn{1}{c}{L}  & 
  \multicolumn{1}{c}{M} & 
  \multicolumn{1}{c}{T} & 
  \multicolumn{1}{c}{I} \\
  \hline \hline
  力   & 1 & 1 & -2 &  \\
  エネルギー & 2 & 1 & -2 & \\
  電場の強さ & 1 & 1 & -3 & -1 \\
  磁場の強さ & -1 &  &  & 1 \\
  \hline
 \end{tabular}
\end{wraptable}
%
物理学で使われるすべての単位には，長さ L [m]と質量 M [kg]，時間 T [sec]，
電流 I [A]の4つの基本単位の乗算(除算を含む)で表せます．なぜ，たった4つだ
と言い切れるのか? --- という疑問も湧くでしょう．それは，物理学の基本方程
式(力学，電磁気学，量子力学，\dots)がこれらの単位しか使っていないからです．
すべての物理法則は基本方程式から得られるので，その方程式が使う単位しか出
てこないことになります．もし，新たな基本法則が発見され，全く別の物理量が
必要になれば基本単位に加えられるでしょう．次の疑問は，乗算だけで表すこと
ができる理由は? --- です．物理学の方程式では，(1)左右の式の単位は等しい，
(2)加算(減算を含む)が可能な物理量は同じ単位のものである --- という大原則
があります．方程式は物理量の比較を行っており，その比較は同じ尺度(単位)で
なくては意味がありません．重さと長さを比較しても，大小関係は決定できない
のと一緒です．したがって，単位の異なる物理量の加算は意味をなさないので，単位の次
元にも加算は現れません．表\ref{table:unit}に，代表的な物理量の単位の次元
を示します．
